Title: Nombre ressources

Q: D'après le tableau et le diagramme de Gantt ci-dessous, déterminez le nombre de ressources R1 utilisées entre les jours 3 et 4 du projet :

[Image]

[Image]
A: 4
Feedback: Entre les jours 3 et 4 du projet les activités B, C et D sont réalisées en simultanées. B utilise 3R1 + 2R2, C nécessite 1R2 et pour D il faut 1R1. Pour cette période, 4R1 et 3R2 sont nécessaires.

Q: D'après le tableau et le diagramme de Gantt ci-dessous, déterminez le nombre de ressources R1 utilisées entre les jours 4 et 5 du projet :

[Image]

[Image]
A: 3
Feedback: Entre les jours 4 et 5 du projet les activités B et C sont réalisées en simultanées. B utilise 3R1 + 2R2, C nécessite 1R2. Pour cette période, 3R1 et 3R2 sont nécessaires.

Q: D'après le tableau et le diagramme de Gantt ci-dessous, déterminez le nombre de ressources R1 utilisées entre les jours 5 et 6 du projet :

[Image]

[Image]
A: 3
Feedback: Entre les jours 5 et 6 du projet seule l'activité B est en cours de réalisation. B utilise 3R1 + 2R2. Pour cette période, 3R1 sont nécessaires.

Q: D'après le tableau et le diagramme de Gantt ci-dessous, déterminez le nombre de ressources R1 utilisées entre les jours 3 et 4 du projet :

[Image]

[Image]
A: 4
Feedback: Entre les jours 3 et 4 du projet les activités B, C et D sont réalisées en simultanées. B utilise 2R1 + 3R2, C nécessite 2R2 et pour D il faut 2R1. Pour cette période, 4R1 et 5R2 sont nécessaires.

Q: D'après le tableau et le diagramme de Gantt ci-dessous, déterminez le nombre de ressources R1 utilisées entre les jours 4 et 5 du projet :

[Image]

[Image]
A: 2
Feedback: Entre les jours 4 et 5 du projet les activités B et C sont réalisées en simultanées. B utilise 2R1 + 3R2, C nécessite 2R2. Pour cette période, 2R1 et 5R2 sont nécessaires.

Q: D'après le tableau et le diagramme de Gantt ci-dessous, déterminez le nombre de ressources R1 utilisées entre les jours 5 et 6 du projet :

[Image]

[Image]
A: 2
Feedback: Entre les jours 5 et 6 du projet seule l'activité B est en cours de réalisation. B utilise 2R1 + 3R2. Pour cette période, 2R1 sont nécessaires.

Q: D'après le tableau et le diagramme de Gantt ci-dessous, déterminez le nombre de ressources R1 utilisées entre les jours 3 et 4 du projet :

[Image]

[Image]
A: 4
Feedback: Entre les jours 3 et 4 du projet les activités B, C et D sont réalisées en simultanées. B utilise 4R2, C nécessite 2R1 + 1R2 et pour D il faut 2R1. Pour cette période, 4R1 et 5R2 sont nécessaires.

Q: D'après le tableau et le diagramme de Gantt ci-dessous, déterminez le nombre de ressources R1 utilisées entre les jours 4 et 5 du projet :

[Image]

[Image]
A: 2
Feedback: Entre les jours 4 et 5 du projet les activités B et C sont réalisées en simultanées. B utilise 4R2, C nécessite 2R1 + 1R2. Pour cette période, 2R1 et 5R2 sont nécessaires.

Q: D'après le tableau et le diagramme de Gantt ci-dessous, déterminez le nombre de ressources R1 utilisées entre les jours 5 et 6 du projet :

[Image]

[Image]
A: 0
Feedback: Entre les jours 5 et 6 du projet seule l'activité B est en cours de réalisation. B utilise 4R2. Pour cette période, 0R1 sont nécessaires.

Q: D'après le tableau et le diagramme de Gantt ci-dessous, déterminez le nombre de ressources R1 utilisées entre les jours 3 et 4 du projet :

[Image]

[Image]
A: 6
Feedback: Entre les jours 3 et 4 du projet les activités B, C et D sont réalisées en simultanées. B utilise 2R1 + 2R2, C nécessite 2R1 + 1R2 et pour D il faut 2R1. Pour cette période, 6R1 et 3R2 sont nécessaires.

Q: D'après le tableau et le diagramme de Gantt ci-dessous, déterminez le nombre de ressources R1 utilisées entre les jours 4 et 5 du projet :

[Image]

[Image]
A: 4
Feedback: Entre les jours 4 et 5 du projet les activités B et C sont réalisées en simultanées. B utilise 2R1 + 2R2, C nécessite 2R1 + 1R2. Pour cette période, 4R1 et 3R2 sont nécessaires.

Q: D'après le tableau et le diagramme de Gantt ci-dessous, déterminez le nombre de ressources R1 utilisées entre les jours 5 et 6 du projet :

[Image]

[Image]
A: 2
Feedback: Entre les jours 5 et 6 du projet seule l'activité B est en cours de réalisation. B utilise 2R1 + 2R2. Pour cette période, 2R1 sont nécessaires.